[LANGUAGE english; PAGE 3-13]
[C;6;B]	PAGE command
[J;1;N]
  A small box, at the top-right corner, displays the current page. \
While this is not automatic, you will have to define a new page \
for each AHelp© file. This definition may help you if one of your \
costumer has a problem. Saying the page number may be more \
convenient than telling you the full contains of a AHelp© file...

  The page number is defined with two values, the chapter and the \
page number itself. Both must be strings of digits (0-9.) The chapter \
may be undefined, in that case it will not be displayed.

  The generic syntax of page command is:
[2]    PAGE [[<chapter number>-]<page number>
[LANGUAGE français]
[C;6;B]	Commande PAGE
[J;1;N]
  Une petite boîte, dans le coin supérieur droit, affiche le numéro \
de la page actuelle. Tant que ceci n'est pas automatisé, vous aurez \
à définir un nouveau numéro de page pour chaque fichier d'aide. \
Cette définition peut vous être très utile si un de vos clients \
a un problème. Vous donnez le numéro de la page sera sans doute \
plus souple que vous expliquer le contenu du fichier AHelp©.

  Le numéro de page est définis à l'aide de deux valeurs, le numéro \
de chapitre et celui de la page lui-même. Tous deux sont des suites \
de chiffres (0-9). Le chapitre peut être omis, dans ce cas il ne \
sera pas affiché.

  La syntaxe générale de la commande page est:
[2]    PAGE [[<numéro de chapitre>-]<numéro de page>
